           store/recall
 store

   1

                                                                 stopwatch

                                                             run

                                                             lap

                                                             store

                                                                                          minutes

                                                                                          seconds
                                                                                                   seconds

recall

   0

               on/off

                                                                                                   minutes

                lap

                                    Pulse
                                  Generator

  1..

   1

  1.

   1

  0..

   0

  0.

   0